# Информация об авторе

Тор Гедберг

(шв. Tor Harald Hedberg) -- шведский писатель и художественный критик. Помимо выложенной здесь повести "Иуда", на русский язык переводились драматическая поэма "Гергард Грим" (перевод Анны Ганзен, Москва, 1904) и рассказ "Пряник" (Москва, 1909).