# Информация об авторе

Григорий Петрович Гельмерсен

(при рождении Грегор фон Гельмерсен, нем. Gregor von Helmersen) -- выдающийся русский геолог, генерал-лейтенант инженерного корпуса, академик Петербургской АН с 1850 года.