# Информация об авторе

Герман Гельмгольц

(нем. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz) -- выдающийся немецкий естествоиспытатель (физик, врач, психолог), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1868).