# Герценштейн Г. М.: биографическая справка

Григорий Маркович Герценштейн

Герценштейн (Григорий Маркович) -- врач и писатель по санитарным вопросам, род. в 1851 г., в 1874 г. кончил курс Медико-хирургической акад., где с 1887 г. состоит прив.-доц. медицинской географии и статистики. Главный и весьма важный труд его: "Сифилис в России" (1885), диссертация на степень д-ра медиц. Из других его многочисленных работ можно отметить: "Санитарные порядки Восточной войны" ("Врач", 1881), "Физические качества русских новобранцев" ("Труды СПб. военно-санит. общ.", год III), "Санитарная обстановка спичечного производства" ("Вестн. суд. медиц. и общ. гигиены", 1888), "Очерки санитарного состояния еврейства" ("Восход", 1884), "Отхожие промыслы" ("Русск. Мысль", 1889). Г. сотрудник "Медиц. Энциклопедии" Эйленбурга-Афанасьева, в которой редактирует отдел медицинской географии и статистики.


Дополнение


Герценштейн (Григорий Маркович) -- врач и писатель по санитарным вопросам; в настоящем Словаре поместил ряд статей по медицине; ум. в 1899 г.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. VIIIa (1893): Германия -- Го, с. 565 (индекс); доп. т. Ia (1905): Гаагская конференция -- Кочубей, с. 554