# Информация об авторе

Джон Гиллис

(англ. John Gillies) -- английский историк,профессор греческой истории. С 1793 г. и до конца жизни был Королевским историографом Шотландии. В начале XIX века его "История Греции" пользовалась популярностью во многих странах Европы и в России.