# Информация об авторе

Жорис Карл Гюисманс

(нидерл. Joris-Karl Huysmans; имя по-французски -- Шарль-Жорж-Мари́ Гюисма́нс, фр. Charles-Georges-Marie Huysmans) -- французский писатель. Голландец по происхождению.