# Информация об авторе

Мануэль Годой

(исп. Manuel Godoy y Álvarez de Faria Sánchez Ríos Zarzosa) -- испанский государственный деятель, фаворит королевы Марии Луизы и её мужа Карла IV, князь де ла Пас ("князь мира"). Фактически управлял Испанией с 1792 по 1808 годы.