# Гогниев И. Е.: справка

Иван Егорович Гогниев

Гогниев Иван Егоров -- поэт, д. с. с., в отставке; ум. 12 апр. 1883 г.

Дополнение: Гогниев, Иван Егорович, поэт; р. 1805--6 г. (1827 г. янв. показан 21 г.), ум. 1883 г. 12 апр.


{Половцов}