# Информация об авторе

Дмитрий Петрович Горчаков

-- русский поэт-сатирик, драматург и государственный деятель (губернский прокурор в Пскове и Симферополе, чиновник Министерства народного просвещения, вице-губернатор Костромской губернии), отец генералов Петра и Михаила Горчаковых.