# Информация об авторе

Иван Логгинович Горемыкин

-- русский государственный деятель, министр внутренних дел России (1895-1899), председатель Совета министров России (1906 и 1914-1916). В 1917 г. арестовывался Временным правительством. Убит бандитами вместе со своей семьей.