# А. С. Горкавенко: краткая справка

Алексей Степанович Горкавенко

Горковенко (Алексей Степанович, 1821--1876) в 1832 г. поступил в Морской корпус, откуда и вышел мичманом 1837 г. Но, оставленный при офицерских классах, он начал службу собственно в 1841 г. Он совершил несколько плаваний в Атлантическом океане и в Средиземном море; но ушиб головы при несчастливом падении с мостика парохода "Камчатка" заставил Г. перейти на береговую службу. В 1853 г. Г. был послан представителем России на морскую метеорологическую конференцию в Брюсселе, по окончании которой он совершил поездку по Соед. Шт. Сев. Америки. По окончании Крымской войны, в течение которой Г. состоял при главном командире Кронштадтского порта, Г. был назначен воспитателем Его Императорского Высочества великого князя Николая Константиновича, а в 1860 г. получил назначение вице-директором гидрографического департамента, которым и оставался в течение 14 лет, исполняя в то же время различные побочные поручения; так, в 1864 г. осматривал маяки и гидрографические учреждения иностранных государств, а в 1875 г., уже будучи членом ученого отделения Морского технич. ком., был командирован на географический конгресс в Париж; но по болезни возвратился с пути в Петербург, где и умер.


Ю. Ш.


Текст издания: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том IX (1893): Гоа -- Гравер, с. 228--229.