# Информация об авторе

Аноним Грааль-Арельский

(Грааль-Арельский -- псевдоним; настоящее имя: Стефан Стефанович Петров) -- русский поэт и писатель. В поэзии примыкал к эгофутуристам, был близок к эсерам. Погиб в сталинских лагерях.