# У смертного одра

Томас Гуд

Перевод А. К. Шеллера-Михайлова.

## У СМЕРТНАГО ОДРА.


(Изъ Т. Гуда.)


Всю ночь мы слушали дыханье,

Дыханье слабое больной,--

А жизнь въ ней билась и стихала

Своей послѣднею волной.

Молчанье наше говорило,

Что каждый былъ отдать готовъ

Кипучей силы половину,

Чтобъ эту жизнь затеплить вновь.

Въ насъ страхъ обманывалъ надежды,

Надежды обманули страхъ,--

Намъ мертвой спящая казалась,

Казался спящимъ теплый прахъ.

И вотъ на насъ, дождливъ и мраченъ,

День проглянулъ изъ хмурыхъ тучъ,

А ей, смежившей мирно вѣжды,

Свѣтилъ иного утра лучъ.

А. Ш.


"Дѣло", No 10, 1870