# Информация об авторе

Александр Аронович Гурштейн

(англ. Alex A. Gurshtein) -- советский и американский астроном, доктор физико-математических наук (1981). Сын Арона Гурштейна. Последние 25 лет прожил в США (г. Гранд-Джанкшн, штат Колорадо).