# Информация об авторе

Гвидо Гвиницелли

(итал. Guido Guinicelli) -- один из выдающихся итальянских поэтов XIII столетия, которого Данте называет отцом итальянской поэзии, родоначальник поэзии 'Дольче стиль нуово'.