# Информация об авторе

Аноним Хафиз

-- знаменитый персидский поэт. В единственном дошедшем до нас автографе Хафиз называет себя "Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад по прозванию Шамс аль-Хафиз аш-Ширази".