# Информация об авторе

Павел Иванович Ибис

(нем. Paul Ibis) -- русский морской офицер, участник кругосветного плавания в 1872-1876 гг. на корвете "Аскольд". В ходе путешествия заболел и, несмотря на долгое лечение, умер.