# Информация об авторе

Иоганн Георг Якоби

( нем. Johann Georg Jacobi) - немецкий поэт (1740-1814), профессор философии и красноречия в Галле. Сборник его стихотворений "Poet. Versuche" вышел в свет в Дюссельдорфе в 1764 г.; его "Sämmtliche Werke" вышли в свет в Гальберштадте, в 1770-74 гг. (2 изд., Цюрих, 1807-13; новейшее изд., 1825). На поэтическое творчество Я. сильное влияние оказали французские поэты, особенно Грессе и Шолье. - См. биографию Я., составленную его другом Иттнером ("Sämmtliche Werke", т. 8, Цюрих, 1882) и переписку Я. в "Quellen und Forschungen zur Sprach-und Kulturgeschichte der german. V ö lker" (вып. 2, Страсб., 1874). {Словарь Брокгауза и Ефрона}