# От Издателя

Михаил Трофимович Каченовский

Отъ Издателя.


Мучительная болѣзнь, почти весь нынѣшній годъ продолжавшаяся, препятствовала мнѣ заниматься прилѣжно сочиненіемъ Вѣстника Европы. Нахожусь принужденнымъ отказаться отъ сего изданія и остатокъ силъ своихъ поберечь для другихъ упражненій. Благомыслящіе читатели уважатъ обстоятельства, независѣвшія отъ моего произвола, и не станутъ винить меня -- если замѣтили они -- что я мало писалъ для ихъ удовольствія.


М. Каченовскій.


8 Декабря 1813 года.


"Вѣстникъ Европы", No 23--24, 1813