# Варваринский источник

Николай Иванович Кареев

Варваринский источник углекислый минеральный, в Кутаисской губ., Сухумском округе, на горе Цхири, в 25 вер. от местечка Окума. Содержит в себе много составных частей; температура 17°С; дает мало воды.


Н. К.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона