# Информация об авторе

Эдуард Кейзерлинг

(нем. Eduard Graf von Keyserling; 14 мая 1855 - 28 сентября 1918) -- немецкий писатель и драматург из известного прибалтийского рода, последователь литературного импрессионизма.