# Информация об авторе

Эвальд Христиан Клейст

(нем. Ewald Christian von Kleist) -- немецкий поэт , участвовал в походах Фридриха II; умер от раны, полученной в битве при Кунерсдорфе. Известен, главным образом, поэмой "Весна" ("Der Frühling").