# Информация об авторе

Фридрих Максимилиан Клингер

(нем. Friedrich Maximilian von Klinger, в России Федор Иванович) -- немецкий писатель и русский государственный деятель. Названием его пьесы ("Буря и натиск") названа целая эпоху в немецкой литературе. С 1780 г. -- на русской службе, был близок к императорскому двору. Умер в Петербурге, от холеры.