# Информация об авторе

Людвиг Кобенцль

(нем. Johann Ludwig Joseph von Cobenzl) -- австрийский дипломат и государственный деятель. В 1779-1784 годах -- посланник, а в 1784--1797 и 1798--1800 годах - посол в России.