# Эдуард V

Петр Алексеевич Конский

Эдуард V -- сын английского короля Эдуарда IV, род. в 1471 г. Ему было 12 лет, когда умер его отец. В это время Э. находился в замке Лодло у своего дяди, графа Риверса, занимавшегося его воспитанием. Опекуном его был назначен Эдуардом IV герцог Ричард Глостерский. Мальчика отвезли в Лондон и провозгласили королем. Ричард присягнул ему в Йорке, но скоро образовались две партии, желавшие управлять: с одной стороны, мать Э. Елизавета, ее брат граф Риверс, Томас Дорсет, Ричард Грей, с другой -- лорд Гастингс, комендант Кале, и Генри Стэффорд, с Ричардом Глостерским во главе. Граф Риверс и лорд Грей были обвинены в измене и обезглавлены; Э. совершил въезд в Лондон в сопровождении герцогов Глостерского и Букингэмского (4 мая 1483 г.). Назначенный протектором, Ричард заключил Э. и его брата Ричарда в Тоуэр, где их несколько времени спустя задушили, а тела зарыли под лестницей. Через 200 лет найдены там их скелеты. См. Grairdner, "Houses of Lancaster and York".


П. К--ий.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XL (1904): Шуйское -- Электровозбудимость, с. 181.