# Эдуард VI

Петр Алексеевич Конский

Эдуард VI -- король Англии (1547--1553), сын Генриха VIII и Иоанны Сеймур. Род. в 1537 г. Слабый и болезненный Э. интересовался богословием, увлекался чтением Св. Писания, вел "журнал", где записывал свои наблюдения. В нем не было высокомерия и властолюбия Тюдоров. Пуританские взгляды увлекали Э.; царствование его называют временем протестантской тирании. Протектором сначала был дядя Э. по матери, Сомерсет (см.), а после его падения (1549) -- герцог Нортумберландский. Оба регента руководились советами Кранмера (см.). В царствование Э. была организована англиканская церковь. В 1552 г. вышла "Книга молитв" во втором издании. "Сорок две статьи", в которых изложено новое вероисповедание англиканской церкви, были утверждены Э. При Э. особенно усилилась раздача земель новой аристократии. В интересах Реформации Э. создал 23 новых лордов, наделив их бывшими монастырскими имениями. В 1547 г. было отменено признание за королевскими прокламациями силы закона. Заметным становилось уже большое влияние среднего сословия. Для наполнения нижней палаты преданными людьми Э. раздавал право представительства тем местечкам, которые его не имели, чем ослабил влияние представителей от графств. Перед смертью Э. герцог Нортумберландский женил своего сына Гильфорда Дедлея на внучке Генриха VII, Иоанне Грей. Э. написал завещание, в котором назначил Иоанну своей наследницей. Умер 6 июля 1553 г. Ср. G. Nichols, "Literary remains of King Edward the Sixth"; Hagward, "Life of E.".


П. К--ий.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XL (1904): Шуйское -- Электровозбудимость, с. 181--182.