# Элеонора, королева португальская

Петр Алексеевич Конский

Элеонора -- королева португальская, дочь Мартина Альфонса Теллес де Мендес, родилась в 1330 г. В 1356 г. красавица Э. вышла замуж за Лоренцо Акунья, но ее полюбил португальский король Фердинанд I (1367 -- 1383), выхлопотал ей развод и женился на ней в 1371 г., чем возбудил неудовольстие в стране. Избалованная пустая кокетка, Э., сделавшись королевой, вела развратный образ жизни. По смерти короля Э. бежала к своему пасынку Иоанну Кастильскому, который заключил её в монастырь. Умерла в 1405 г.


П. К.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XLa (1904): Электровозбудительная сила -- Эрготин, с. 639.