# Информация об авторе

Гектор Сент-Джонс Кревекер

(англ. J. Hector St. John de Crèvecœur Michel, урожденный Мишель Гийом Жан де Кревкёр -- Guillaume Jean de Crèvecœur) -- франко-американский писатель, был американским фермером, консулом Франции в США. Автор известной книги "Письма американского фермера" (1784).