# Дависон Богумил (Davison)

Виктор Александрович Крылов

Дависон (Богумил Davison) -- знаменитый немецкий актер; род. в 1818 г. в Варшаве от еврейских родителей. Окончив гимназию, дебютировал в Варшавском польском театре, потом играл первые роли в Вильне и Львове. Изучив немецкий язык, он выступил во Львове на немецкой сцене. Немецкие театры, однако, не сразу приняли в свою среду польского артиста. Своей новой карьерой он был обязан директору венского Бург-театра, Лаубе, под руководством которого стал выдающимся актером на сильные характерные роли в классических и по преимуществу костюмных пьесах (Мефистофель, Антоний, Нарпис, Шейлок, Гамлет, Ричард III). Обладая красивою внешностью и приятным голосом, артист особенно выдавался тонкой разработкой подробностей ролей, начиная с внешней их отделки. Д. отплатил Лаубе черной неблагодарностью; приглашенный в Дрезден, он резко порвал с воспитавшим его театром. Он приезжал в Петербург. Умер от душевной болезни в 1872 г.


В. Кр.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. X (1893): Давенпорт -- Десмин, с. 10