# Информация об авторе

Пьер Кубертен

(фр. Pierre de Frédy, baron de Coubertin) -- французский спортивный и общественный деятель. Инициатор организации современных Олимпийских игр (с 1896). Президент Международного олимпийского комитета (МОК, 1896-1916, 1919-1925).