# Палатин

Николай Альбертович Кун

Палатин, один из 7 холмов, на к-рых расположен Рим. На П. и возник Рим из древнейших поселений, существовавших еще в эпоху бронзового века. С Палатином связан ряд легенд об основании Рима. По легендам, мифические основатели Рима Ромул и Рем вскормлены были волчицей в пещере Луперкале, к-рую показывали на П. еще в республиканском Риме. Показывали на П. и смоковницу, под к-рой пастух Фаустул нашел Ромула и Рема. Хижина Фаустула и дом Ромула, заботливо обновлявшиеся, существовали еще в 4 в. хр. э. Нa П. находилась и курия служителей бога Марса -- салиев, хранивших жезл Ромула и 12 щитов бога Марса. На П. находился древнейший "квадратный Рим" (Roma quadrata), обнесенный стеной, следы которой сохранились. В эпоху республики на П. жили, гл. обр., богатые патриции. Со времени имп. Августа Палатин начал застраиваться императорскими дворцами. В центре его был построен дворец Августа, к к-рому примыкал дом Ливии, жены Августа. Дворец этот сгорел в 3 году христианской эры, но был вновь отстроен Августом. От дворца Августа остались лишь части фундамента. Лучше сохранился дом Ливии, с нек-рыми фресками, украшавшими стены. Августом на П. построен был и храм Аполлона с двумя библиотеками, греческой и латинской. На С. от дворца Августа находился дворец Тиберия, а на склоне П. над римским форумом дворец Калигулы, соединенный мостом с Капитолием. В 64 хр. э. при Нероне все дворцы и здания на П. погибли во время пожара. Нерон немедленно приступил к постройке грандиозного дворца -- "золотого дома", к-рый должен был занять пространство, начиная с П. и до холма Эсквилина. От "золотого дома" Нерона ничего не осталось, т. к. все, что построил Нерон, было снесено Флавиями, а на Палатине Домицианом (81--96) был построен грандиозный дворец. В этот дворец входили приемные залы, ряд окруженных колоннами внутренних дворов, бассейны с фонтанами, жилые комнаты, библиотека и даже стадион. Последним императором, строившим на П., был Септимий Север (193--211); он построил дворец на ю.-з. склоне П. Дворец этот заканчивался т. н. Септизонием (правильнее Септизодий) -- грандиозным фонтаном, посвященным 7 планетам. Кроме дворцов, на П. находились храмы: Аполлона, Юпитера Статора, т. е. основателя, богинь Победы и Кибелы. Когда Рим в последние годы существования Западной Римской империи потерял былое значение и перестал быть постоянной резиденцией императоров, дворцы на П. постепенно пришли в запустение. В эпоху Средневековья П. служил каменоломней для построек пап и римских феодалов. П. зарос деревьями, на нем были разбиты сады Фарнезе и построена вилла Мильс. Систематические раскопки на П. начались во второй половине 19 в., но в конце 19 в. были приостановлены и вновь возобновились в 10-х гг. 20 в., когда была снесена вилла Мильс и раскопано все то место, где стоял дворец Домициана. Самое название П. -- mons Palatinus в форме Palatium -- уже в императорском Риме означало дворец. Оно вошло и в европейские языки: французское -- palais, английское -- palace, немецкое -- Palast, итальянское -- palazzo, русское -- палаты, и через эти обозначения перешло в слова "палатин", "Палатинат" (Пфальц) и пр.


Н. Кун.


Источник текста: Большая советская энциклопедия (1-е издание), т. XLIII (1939): Окладное страхование -- Палиашвили, стлб. 775--776.