# Информация об авторе

Георг Кристоф Лихтенберг

(нем. Georg Christoph Lichtenberg) -- знаменитый немецкий ученый. Профессор физики в Гёттингенском университете (с 1769 г.), почетный член Петербургской АН (1795). Более всего известен своими афоризмами, опубликованными посмертно. В детстве у Лихтенберга образовался горб, оставив его чрезвычайно малого роста.