# Информация об авторе

Пьер Лоти

(фр. Pierre Loti -- псевд.; наст. имя -- Луи Мари Жюльен Вио -- Julien Viaud) -- французский писатель. Член Французской Академии (с 1891). Около 40 лет прослужил офицером флота.