# Штормовые сигналы

Роман Михайлович Ловягин

Штормовые сигналы -- Отдел метеорологических бюллетеней при главной физической обсерватории в СПб. посылает по телеграфу предостережения о бурях в те порты, которые включены в сеть метеорологических станций и в которых эти предостережения возвещаются Ш. сигналами следующим образом. Сигнал поднимается немедленно по получении известия и висит 48 часов с того времени, когда это известие было отправлено. Дневные сигналы состоят из барабана и конуса, сделанных из железных ребер и обтянутых парусиной. Барабан (цилиндр) делается высотой и диаметром в 3 фута; конус так же. Значение различных сигналов следующее: конус, обращенный вершиной вниз, означает, что надо ожидать сильный ветер с юга (от SO через S до NW); конус, обращенный вершиной вверх, означает, что есть вероятность ожидать сильные ветра с севера (от NW через N до SO); барабан, поднятый вместе с конусом, обозначает, что можно ожидать сильные ветра с какого-либо направления. Когда стемнеет, на место конуса поднимается ночной сигнал, состоящий из 3-х фонарей (преимущественно красных), подвешенных на углах треугольника, вершина которого, смотря по надобности, бывает обращена вниз или вверх. Ночной сигнал вместо барабана не поднимается. Поднятие сигналов означает, что в атмосфере существует возмущение, вследствие которого, вероятно, можно ожидать бурю с какой-либо стороны горизонта. Сигнал считается действительным для ближайшей местности (в пределах 50 английских миль от него). См. Бури.


Р. Л--н.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XXXIXa (1903): Шенье -- Шуйский монастырь, с. 919.