# Информация об авторе

Михаил Леонтьевич Магницкий

- российский государственный деятель. В 1810-11 сотрудник М. М. Сперанского при подготовке проектов государственных реформ. С 1819 член Главного правления училищ и попечитель Казанского учебного округа. В 1826 за растрату уволен в отставку.