# Информация об авторе

Юлий Германович Малис

-- русский доктор медицины, писатель, переводчик. Выпускник Военно-Медицинской Академии в Петербурге (1893 г.). Биограф и публикатор писем и мемуаров хирурга Н. И. Пирогова.