# 7-го сентября 1918 г. ... большевиками убит ... Михаил Осипович Меньшиков

Михаил Осипович Меньшиков

7-го сентября 1918 г. въ гор. Волдаіи (!sic) большевиками убитъ извѣстный русскій публицистъ, сотрудникъ газеты "Новое Время"


Михаилъ Осиповичъ

Меньшиковъ.


Панихида по скончавшимся состоится Войсковомъ Собори (!sic) 24 октября въ 5 вечера.


"Вечернее время" (Новочеркасск), 23 октября 1918 года