# Информация об авторе

Юлия Ивановна Менжинская

(урожденная фон Бурзи) -- русская писательница, переводчица и редакционный работник. Первый муж -- Вячеслав Менжинский, видный большевик, Председатель ОГПУ СССР в 1926--1934 годах.