# Информация об авторе

Морис Метерлинк

(фр. Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck) -- знаменитый бельгийский поэт, драматург и философ. Писал на французском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1911 год.