# Информация об авторе

Генри Миддлтон

( англ. Henry Middleton) -- американский политик, дипломат и публицист. Был губернатором Южной Каролины, избирался конгрессменом (1815-1819). С 6 апреля 1820 по 3 августа 1830 года Мидлтон занимал пост американского посланника в России. И это рекорд: ни до, ни после него никто так долго не представлял интересы Америки в России.


Авторство публикуемого очерка -- гипотетическое.