# "Арауканский барометр" с островов Чилоэ

Николай Николаевич Миклухо-Маклай

Н. Н. Миклухо-Маклай


## "Арауканский барометр" с островов Чилоэ


Н. Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений в шести томах

Том 4. Статьи и материалы по антропологии и этнографии Юго-Восточной Азии и Австралии. Статьи по естественным наукам

М.: Наука, 1994.

OCR Бычков М. Н.


Среди различных интересных этнологических, археологических и зоологических объектов на борту итальянского корвета "Карачоло", которые капитан де Амезага имел любезность мне показать, я увидел особенный прибор, называемый "арауканским барометром", который, как мне пояснил капитан, используется туземцами о-вов Чилоэ для показания приближения дождливой или сухой погоды и перемены направления ветра.

Этот прибор является не чем иным, как панцирем краба. У. Хэзуэлл1 сообщил мне, что этот краб относится к роду Lithodes, а д-р Ф. Ру с "Карачоло" сказал мне позже, что он видел таких же в музее Сант-Яго в Чили, обозначенных как Lithodes antarcticus2.

Капитан де Амезага имел с собой этот странный инструмент во время плавания корвета от западного побережья Южной Америки до Сиднея и полностью подтвердил утверждение, слышанное им от жителей Чилоэ по поводу использования этого прибора.

Обычным цветом панциря в сухую погоду является светло-серый, который, как только воздух становится влажным, постепенно покрывается крапинками темного (красноватого) оттенка. Повышение влажности атмосферы увеличивает эти крапинки, и, таким образом, весь панцирь приобретает в конце концов темный (красноватый) цвет.

Капитан де Амезага был настолько любезен, что вынул в моем присутствии панцирь Lithodes из серебряного ящичка со стеклянным верхом, в котором он был подвешен на стенке каюты, и обрызгал панцирь несколькими капельками воды. Меньше чем через полминуты увлажненные места приобрели розовый цвет, который вскоре потемнел. Это явилось решающим испытанием гигроскопических свойств панциря.

Я думаю, однако, что, по всей вероятности, этим свойством обладают панцири не только Lithodes antarcticus, но и многих других родов и видов, свойства которых в этом отношении до сих пор еще не открыты.

Панцири Lithodes antarcticus, которым свойственно это странное изменение цвета, относятся только к определенному размеру (возрасту). Панцири крупных (старых) экземпляров, по-видимому, полностью теряют способность изменять цвет.

Панцирь, который я видел на борту "Карачоло" действующим в качестве барометра, имел не больше 4 дюймов ширины и 3 дюйма длины. Полезность панциря Lithodes как барометра более значительна в таких местностях, где влажность атмосферы очень близко соответствует изменениям направления ветров. Так, например, это имеет место на юго-западном побережье Южной Америки, где "арауканский барометр" является указателем не только приближающегося дождя, но и изменения направления ветра,-- так как здесь преобладающие ветры -- северный и южный. Северный ветер с конца апреля до сентября отличается влажностью и приносит дождь, тогда как южный ветер сухой и, таким образом, изменение направления ветра сопровождается там изменением погоды.

Я не преминул использовать этот случай, чтобы упомянуть о "барометре", или, правильнее об "арауканском гигрометре", так как при ознакомлении с различными трудами о Чилоэ я не нашел в них ни одной строки, относящейся к этому странному прибору.


## КОММЕНТАРИИ


## "Арауканский барометр" с островов Чилоэ


Печатается по: The "Barometro Araukano" from the Chiloe Islands // Proc. LSNSW. 1884. Vol. 8. Pt. 4. P. 462-463. Текст представляет собой сообщение Миклухо-Маклая, доложенное им на заседании Линнеевского общества Нового Южного Уэльса 28 ноября 1883 г. и опубликованное в его трудах.

Впервые в переводе на русский язык: СС. Т. 3. Ч. 2. С. 309-310.

Примечание 1 подготовлено Д.Д. Тумаркиным, 2 -- В.А. Спиридоновым.


1 Об У.Э. Хэзуэлле см. прим. 10 к сообщению "Краткое résumé результатов антропологических и анатомических исследований в Меланезии и Австралии" в наст: томе."

2 Имеется в виду королевский краб, или крабоид. Его современное таксономическое наименование -- Lithodes santolla (Molina).