# Классен, Иоганнес

Федор Герасимович Мищенко

Классен (Johns Сlassen) -- немецкий филолог-эллинист (1805--1892). Важную услугу изучению Фукидида К. оказал изданием "Thukydides" (Б., 1862--78). В издании К. особенно ценны примечания к тексту, грамматические и реальные. Ему же, кроме биографий нескольких немецких ученых, принадлежат сочинения: "De grammaticae graecae primordiis" (Б., 1829) и "Beobachtungen Эber d. homer. Sprachgebrauch." (Франкфурт-на-Майне, 1867).


Ф. М.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XV (1895): Керосин -- Коайе, с. 297.