# Информация об авторе

Генрих Мозер

(фр. Henri Moser; нем. Georg Heinrich Moser-Charlottenfels) -- швейцарский путешественник, коммерсант, коллекционер и меценат. Сын знаменитого швейцарского часовщика Иоганна-Генриха Мозера.