# Информация об авторе

Василий Федорович Наседкин

-- русский поэт. Происходил из крестьян, в 1918-1922 годах служил в Красной Армии, в 1923-1928 гг участвовал в литературной группе "Перевал". Был женат на старшей сестре Сергея Есенина Екатерине. Арестован в 1937 году. Расстрелян 15 марта 1938 года. Реабилитирован посмертно.