# Информация об авторе

Уильям Нокс

(англ. William Knox) -- английский (шотландский) поэт. Умер в возрасте всего 36 лет. Обычно упоминают, что его стихотворение "Mortality" ("Смертность" в смысле "бренность") было любимым стихотворением Авраама Линкольна.