# Информация об авторе

Уго Ойетти

(итал. Ugo Oietti) -- итальянский художественный и литературный критик, журналист и романист. В начале своего творчества Ойетти симпатизировал социалистам, но затем ушел в сторону национализма. В годы фашизма был главным редактором газеты "Коррьере делла Сера" и руководил литературно-художественными журналами "Пегас" и "Пан".