# Информация об авторе

Владимир Евграфович Орловский

Псевдоним Владимира Евграфовича Грушвицкого...


Владимир Евграфович Грушвицкий родился 28.06.1889 в г. Луков, Люблинское воеводство, Польша. В 1907 окончил кадетский корпус, в 1910 - артиллерийское училище в Петербурге. До начала войны 1914 г. состоял слушателем Николаевской Инженерной академии. С 1914 по 1917 - на фронте. В октябре 1917 вызван в Петроград для продолжения курсов Академии. В 1919 получил назначение в 9-ю армию Южного фронта, где дослужился до поста начальника инженерной службы армии Южного фронта. В 1920 г. демобилизовался, а в 1921 г. поступил на Химический факультет Ленинградского Гос. университета, который закончил в 1929 г. Далее - профессор Ленинградского Фармацевтического института. В двадцатых годах под псевдонимом Орловский публикуется несколько научно-фантастических произведений Владимира Евграфовича. Скончался 12.01.1942 в блокадном Ленинграде от дистрофии.