# Михаил Пермский: биографическая справка

Михаил Пермский

Пермский (Михаил) -- писатель и переводчик XVIII в. Обучался в Александро-Невской семинарии, был причетником посольской церкви в Лондоне. В 1750 году вернулся в Россию; продолжал образование в Московском университете, служил преподавателем английского языка в Морском кадетском корпусе. Им издана первая на русском языке "Английская грамматика" (СПб., 1766). В "Свободных часах" (1763), "Добром намерении" (1764) и в "Полезном с приятным" (1769) помещен ряд переводов П. с английского. Умер в 1770 г.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXIII (1898): Патенты на изобретения -- Петропавловский, с. 339