# Информация об авторе

Николай Николаевич Полилов

-- русский военный (инженер-полковник) и переводчик с немецкого языка (Куно Фишер, Фридрих Ницше, Генрих Гейне). Умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет.