# Информация об авторе

Осип Осипович Реман

-- русский врач немецкого происхождения. Выпускник Венского университета. В России с 1805 года. Был лечащим врачом Н. М. Карамзина. В 1812 году автор одного из первых откликов на пожар и разорение Москвы.